 -6.848090577E-03  3.804642345E-03  1.103358672E-03  1.423701961E-03  rotation in radian
 -1.086803E+01  dx in pixels
 -4.674013E-01  dy in pixels
      1.017988  scalx
      1.024948  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
