 -3.103117707E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.767200E+01  dx in pixels
 -7.905500E+00  dy in pixels
      1.006272  scalx
      1.010293  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
