  2.032880160E-01 -2.423832598E-01 -1.616343415E-01 -2.054068695E-01  rotation in radian
  4.617400E+00  dx in pixels
 -7.324500E+00  dy in pixels
      1.005933  scalx
      1.011106  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
