 -4.159673776E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.842900E+00  dx in pixels
 -4.556300E+00  dy in pixels
      1.006347  scalx
      1.011620  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
