 -3.164647579E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.594960E+01  dx in pixels
 -7.094000E+00  dy in pixels
      1.006461  scalx
      1.009820  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
