 -3.487567012E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.764900E+00  dx in pixels
 -6.854400E+00  dy in pixels
      1.006482  scalx
      1.010522  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
