 -2.391201683E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.504380E+01  dx in pixels
 -4.455800E+00  dy in pixels
      1.005614  scalx
      1.011972  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
