 -2.364257353E-03 -3.551830300E-03 -4.865445290E-04 -1.013879371E-03  rotation in radian
  1.330540E+01  dx in pixels
 -4.916900E+00  dy in pixels
      1.005891  scalx
      1.010736  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
