 -4.667495353E-03 -3.551830300E-03 -4.865445290E-04 -1.013879371E-03  rotation in radian
 -9.686473E+00  dx in pixels
  1.084467E+00  dy in pixels
      1.018242  scalx
      1.025716  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
