 -3.976100250E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.300230E+01  dx in pixels
 -7.939100E+00  dy in pixels
      1.006208  scalx
      1.011154  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
