 -3.309231536E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.231800E+01  dx in pixels
 -7.785100E+00  dy in pixels
      1.007904  scalx
      1.010480  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
