 -3.824380096E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.596200E+01  dx in pixels
 -8.721900E+00  dy in pixels
      1.005892  scalx
      1.009761  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
