 -3.356572043E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.541770E+01  dx in pixels
 -3.234130E+01  dy in pixels
      1.005275  scalx
      1.011834  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
