  1.043113019E-02 -7.466965275E-03 -3.923008774E-03 -5.440733961E-03  rotation in radian
 -2.571254E-02  dx in pixels
  3.872697E-03  dy in pixels
      0.995457  scale x
      0.996510  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
