  1.852718190E-03 -7.466965275E-03 -3.923008774E-03 -5.440733961E-03  rotation in radian
  2.419240E+01  dx in pixels
 -3.239820E+01  dy in pixels
      1.005806  scalx
      1.010983  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
