 -5.263680535E-03 -3.246525507E-03 -4.624737588E-04 -1.003703134E-03  rotation in radian
 -7.804819E+00  dx in pixels
  1.152038E+00  dy in pixels
      1.018212  scalx
      1.026496  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
