 -3.873423404E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.677580E+01  dx in pixels
 -3.109320E+01  dy in pixels
      1.005295  scalx
      1.009737  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
