 -5.264785686E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.446300E+00  dx in pixels
 -3.064610E+01  dy in pixels
      1.004837  scalx
      1.009244  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
