  3.192529136E-02 -3.798754191E-02 -2.076728786E-02 -3.169571800E-02  rotation in radian
  2.020970E+01  dx in pixels
 -3.451020E+01  dy in pixels
      1.004751  scalx
      1.009920  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
