 -4.850525128E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.943100E+00  dx in pixels
 -3.561570E+01  dy in pixels
      1.005663  scalx
      1.010339  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
