 -1.141490657E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.572500E+00  dx in pixels
 -8.551100E+00  dy in pixels
      1.016495  scalx
      1.022685  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
