 -1.218961624E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.319500E+00  dx in pixels
 -1.289060E+01  dy in pixels
      1.017841  scalx
      1.020103  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
