 -1.021760924E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.920246E+00  dx in pixels
 -9.184284E+00  dy in pixels
      1.015859  scalx
      1.021640  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
