 -1.206752404E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.612100E+00  dx in pixels
 -1.671150E+01  dy in pixels
      1.016549  scalx
      1.021965  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
