 -1.125724734E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.018105E+00  dx in pixels
 -2.018551E+01  dy in pixels
      1.014253  scalx
      1.022283  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
