 -1.097775805E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.373095E+01  dx in pixels
  3.167178E+01  dy in pixels
      1.026986  scale x
      1.028292  scale y
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
