 -1.082415920E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.271800E+00  dx in pixels
 -1.669520E+01  dy in pixels
      1.020064  scalx
      1.018050  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
