 -1.263566145E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.366700E+00  dx in pixels
 -1.730430E+01  dy in pixels
      1.014954  scalx
      1.023650  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
