 -1.218800855E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.194079E+00  dx in pixels
 -1.647711E+01  dy in pixels
      1.011818  scalx
      1.023619  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
