 -1.041021810E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.412100E+00  dx in pixels
 -1.232130E+01  dy in pixels
      1.010900  scalx
      1.026719  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
