 -9.551150800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.816392E+00  dx in pixels
 -1.618172E+01  dy in pixels
      1.008901  scalx
      1.027897  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
