 -1.176886970E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.731500E+00  dx in pixels
 -9.565200E+00  dy in pixels
      1.015531  scalx
      1.022174  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
