 -1.057848470E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.295850E+00  dx in pixels
 -1.530817E+01  dy in pixels
      1.013698  scalx
      1.022785  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
