 -1.177658016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.908500E+00  dx in pixels
 -6.526200E+00  dy in pixels
      1.015771  scalx
      1.022184  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
