 -1.032473016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.271250E+01  dx in pixels
 -1.522788E+01  dy in pixels
      1.013317  scalx
      1.023006  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
