 -1.196701105E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.140900E+00  dx in pixels
 -9.709800E+00  dy in pixels
      1.015584  scalx
      1.022043  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
