 -1.076036705E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.126062E+00  dx in pixels
 -1.454096E+01  dy in pixels
      1.012889  scalx
      1.022586  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
