 -1.155448845E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.445305E-02  dx in pixels
  7.440319E-02  dy in pixels
      1.028314  scale x
      1.032498  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
