 -1.177243485E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.518100E+00  dx in pixels
 -7.071800E+00  dy in pixels
      1.016306  scalx
      1.023503  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
