 -1.049909585E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.132015E+01  dx in pixels
 -1.554841E+01  dy in pixels
      1.013737  scalx
      1.024334  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
