 -1.119986154E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.253700E+01  dx in pixels
 -9.122400E+00  dy in pixels
      1.017381  scalx
      1.021872  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
