 -1.220465202E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.116290E+01  dx in pixels
 -1.032580E+01  dy in pixels
      1.010568  scalx
      1.027393  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
