 -1.219921337E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.059400E+00  dx in pixels
 -8.523100E+00  dy in pixels
      1.015196  scalx
      1.023895  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
