 -1.182005537E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.693553E-02  dx in pixels
  8.451223E-02  dy in pixels
      1.027291  scale x
      1.032291  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
