 -1.068270587E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.165677E+01  dx in pixels
 -1.628085E+01  dy in pixels
      1.013827  scalx
      1.024862  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
