 -1.187873270E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.072000E+00  dx in pixels
 -8.538800E+00  dy in pixels
      1.016834  scalx
      1.023709  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
