 -5.755794384E-03 -5.433606316E-03 -3.342547293E-03 -4.911709362E-03  rotation in radian
 -3.199464E+00  dx in pixels
 -1.963470E+01  dy in pixels
      1.014821  scalx
      1.022447  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
