 -1.025551578E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.769117E+00  dx in pixels
 -1.710868E+01  dy in pixels
      1.016454  scalx
      1.021334  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
