 -1.082994542E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.316600E+00  dx in pixels
 -1.233310E+01  dy in pixels
      1.004104  scalx
      1.024424  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
