 -1.068330493E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.706400E+00  dx in pixels
 -1.138790E+01  dy in pixels
      1.014707  scalx
      1.024078  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
